 -1.187455801E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.865000E+00  dx in pixels
 -2.216800E+01  dy in pixels
      1.015555  scalx
      1.021873  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
