 -1.061366655E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.390754E+00  dx in pixels
 -3.555041E+01  dy in pixels
      1.015535  scalx
      1.021617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
