 -1.148367840E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.075501E+00  dx in pixels
 -3.526562E+01  dy in pixels
      1.013562  scalx
      1.024492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
