 -1.192695800E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.853000E-01  dx in pixels
 -2.412740E+01  dy in pixels
      1.015031  scalx
      1.023011  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
