 -1.093556544E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.660180E-02  dx in pixels
 -3.450341E+01  dy in pixels
      1.016645  scalx
      1.020665  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
