 -1.159287544E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.174100E+00  dx in pixels
 -2.248370E+01  dy in pixels
      1.018113  scalx
      1.019027  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
