 -1.178684504E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.047000E+00  dx in pixels
 -2.279260E+01  dy in pixels
      1.015908  scalx
      1.020667  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
