 -1.038320365E-02 -9.339745452E-04 -5.533547810E-04 -8.024745213E-04  rotation in radian
 -6.666931E-02  dx in pixels
 -3.667960E+01  dy in pixels
      1.014711  scalx
      1.022831  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
