 -8.852534459E-03 -2.682719049E-03 -1.610890782E-03 -2.375986811E-03  rotation in radian
  3.123719E-01  dx in pixels
 -3.676302E+01  dy in pixels
      1.015037  scalx
      1.022684  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
