 -1.170379480E-02  7.673675060E-04  4.332634741E-04  6.351360740E-04  rotation in radian
  3.881971E-01  dx in pixels
 -3.713150E+01  dy in pixels
      1.014606  scalx
      1.022232  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
