 -1.456974079E-02  3.102105945E-03  1.882180227E-03  2.731956119E-03  rotation in radian
 -2.921800E+00  dx in pixels
 -2.407920E+01  dy in pixels
      1.016258  scalx
      1.020415  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
