 -9.846190475E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.111923E+01  dx in pixels
  3.671243E+01  dy in pixels
      1.023181  scale x
      1.024235  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
