 -1.186555338E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.926430E+01  dx in pixels
 -1.084090E+01  dy in pixels
      1.015553  scalx
      1.021872  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
