 -1.084860222E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.866979E+00  dx in pixels
 -3.523661E+01  dy in pixels
      1.013225  scalx
      1.024353  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
