 -1.189633822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.894300E+00  dx in pixels
 -2.013120E+01  dy in pixels
      1.014524  scalx
      1.022685  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
