 -1.116587956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.615509E+00  dx in pixels
 -3.500291E+01  dy in pixels
      1.013081  scalx
      1.024633  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
