 -1.194902996E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.526300E+00  dx in pixels
 -2.073100E+01  dy in pixels
      1.014212  scalx
      1.023003  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
