 -1.181215436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.528200E+00  dx in pixels
 -2.164760E+01  dy in pixels
      1.015268  scalx
      1.021894  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
