 -1.085115238E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.615202E+00  dx in pixels
 -3.425727E+01  dy in pixels
      1.015653  scalx
      1.021919  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
