 -1.028363718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.969394E+00  dx in pixels
 -3.616877E+01  dy in pixels
      1.014202  scalx
      1.023077  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
