 -1.118922046E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.424300E+00  dx in pixels
  1.247020E+01  dy in pixels
      1.015644  scalx
      1.021834  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
