 -1.073647465E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.718987E-01  dx in pixels
 -3.582193E+01  dy in pixels
      1.014156  scalx
      1.022407  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
