 -1.167410707E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.932000E+00  dx in pixels
 -2.133840E+01  dy in pixels
      1.016203  scalx
      1.021277  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
