 -1.042543415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.662875E+00  dx in pixels
 -4.446432E+00  dy in pixels
      1.014223  scalx
      1.023852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
