 -1.053048279E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.993583E+00  dx in pixels
 -3.646612E+01  dy in pixels
      1.014348  scalx
      1.024206  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
