 -1.195824779E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.520700E+00  dx in pixels
 -1.823020E+01  dy in pixels
      1.015313  scalx
      1.022418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
