 -1.192606350E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.915800E+00  dx in pixels
 -1.982760E+01  dy in pixels
      1.014215  scalx
      1.022904  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
