 -1.125049503E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.999806E+00  dx in pixels
 -3.503577E+01  dy in pixels
      1.011603  scalx
      1.026343  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
