 -1.086304183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.781810E+00  dx in pixels
 -3.645012E+01  dy in pixels
      1.013865  scalx
      1.024565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
