 -1.190942683E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.525300E+00  dx in pixels
 -2.166410E+01  dy in pixels
      1.014943  scalx
      1.022714  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
