 -1.069223221E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.128729E+00  dx in pixels
 -3.613668E+01  dy in pixels
      1.015141  scalx
      1.022491  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
