 -1.167965221E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.970700E+00  dx in pixels
 -2.214760E+01  dy in pixels
      1.016602  scalx
      1.020525  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
