 -1.150442307E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.535790E-01  dx in pixels
 -3.559164E+01  dy in pixels
      1.013765  scalx
      1.024440  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
