 -1.148536482E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.479378E+00  dx in pixels
 -3.442852E+01  dy in pixels
      1.014438  scalx
      1.021790  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
