 -1.101526735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.701100E+00  dx in pixels
 -2.226000E+01  dy in pixels
      1.015780  scalx
      1.021711  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
