 -8.036892070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.009313E-01  dx in pixels
  7.022658E-02  dy in pixels
      1.023470  scale x
      1.024817  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
