 -1.053754866E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.477108E+00  dx in pixels
 -3.557351E+01  dy in pixels
      1.014262  scalx
      1.023335  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
