 -1.029782838E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.534600E+00  dx in pixels
 -2.302120E+01  dy in pixels
      1.017347  scalx
      1.019397  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
