 -1.117341100E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.136787E-01  dx in pixels
 -3.348746E+01  dy in pixels
      1.014485  scalx
      1.022475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
