 -1.060487365E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.837930E+00  dx in pixels
 -3.589009E+01  dy in pixels
      1.014413  scalx
      1.023091  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
