 -1.174241865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.733000E+00  dx in pixels
 -2.103390E+01  dy in pixels
      1.016276  scalx
      1.020810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
