 -1.034610210E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.971172E+01  dx in pixels
 -4.473345E+01  dy in pixels
      1.015773  scalx
      1.022750  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
