 -1.121924110E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.109900E+00  dx in pixels
 -2.164700E+01  dy in pixels
      1.016692  scalx
      1.020441  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
