 -1.137670095E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.253085E+00  dx in pixels
 -3.502077E+01  dy in pixels
      1.012911  scalx
      1.024287  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
