 -1.107377933E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.909500E-01  dx in pixels
 -3.487788E+01  dy in pixels
      1.015717  scalx
      1.020971  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
