 -1.147424532E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.920812E+00  dx in pixels
 -3.400782E+01  dy in pixels
      1.014552  scalx
      1.021160  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
