 -1.092439265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.291692E+00  dx in pixels
 -3.204632E+01  dy in pixels
      1.013757  scalx
      1.024316  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
