 -1.029761266E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.999029E+00  dx in pixels
 -3.596781E+01  dy in pixels
      1.015636  scalx
      1.022267  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
