 -1.148614879E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.648312E+00  dx in pixels
 -3.496025E+01  dy in pixels
      1.014320  scalx
      1.024104  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
