 -1.194348319E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.033000E-01  dx in pixels
 -2.259650E+01  dy in pixels
      1.015466  scalx
      1.022066  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
